
INSERT INTO `sys_dict_type`(`dict_name`, `dict_type`, `status`, `create_by`, `create_time`)
VALUES ('电力异常严重性', 'dlycyzx', '0', 'admin', now());
INSERT INTO `sys_dict_data`(`dict_sort`, `dict_label`, `dict_value`, `dict_type`, `is_default`, `status`, `create_by`, `create_time`)
VALUES (1, '一级', '1', 'dlycyzx', 'N', '0', 'admin', now());
INSERT INTO `sys_dict_data`(`dict_sort`, `dict_label`, `dict_value`, `dict_type`, `is_default`, `status`, `create_by`, `create_time`)
VALUES (2, '二级', '2', 'dlycyzx', 'N', '0', 'admin', now());
INSERT INTO `sys_dict_data`(`dict_sort`, `dict_label`, `dict_value`, `dict_type`, `is_default`, `status`, `create_by`, `create_time`)
VALUES (3, '三级', '3', 'dlycyzx', 'N', '0', 'admin', now());

INSERT INTO `sys_dict_type`(`dict_name`, `dict_type`, `status`, `create_by`, `create_time`)
VALUES ('电力异常所属工区', 'dlyc_sygq', '0', 'admin', now());
INSERT INTO `sys_dict_data`(`dict_sort`, `dict_label`, `dict_value`, `dict_type`, `is_default`, `status`, `create_by`, `create_time`)
VALUES (1, '长白山运行工区', '1', 'dlyc_sygq', 'N', '0', 'admin', now());
INSERT INTO `sys_dict_data`(`dict_sort`, `dict_label`, `dict_value`, `dict_type`, `is_default`, `status`, `create_by`, `create_time`)
VALUES (2, '长春运行工区', '2', 'dlyc_sygq', 'N', '0', 'admin', now());
INSERT INTO `sys_dict_data`(`dict_sort`, `dict_label`, `dict_value`, `dict_type`, `is_default`, `status`, `create_by`, `create_time`)
VALUES (3, '电力维修队', '3', 'dlyc_sygq', 'N', '0', 'admin', now());
INSERT INTO `sys_dict_data`(`dict_sort`, `dict_label`, `dict_value`, `dict_type`, `is_default`, `status`, `create_by`, `create_time`)
VALUES (4, '延吉西运行工区', '4', 'dlyc_sygq', 'N', '0', 'admin', now());
INSERT INTO `sys_dict_data`(`dict_sort`, `dict_label`, `dict_value`, `dict_type`, `is_default`, `status`, `create_by`, `create_time`)
VALUES (5, '吉林运行工区', '5', 'dlyc_sygq', 'N', '0', 'admin', now());
INSERT INTO `sys_dict_data`(`dict_sort`, `dict_label`, `dict_value`, `dict_type`, `is_default`, `status`, `create_by`, `create_time`)
VALUES (6, '铁岭西运行工区', '6', 'dlyc_sygq', 'N', '0', 'admin', now());
INSERT INTO `sys_dict_data`(`dict_sort`, `dict_label`, `dict_value`, `dict_type`, `is_default`, `status`, `create_by`, `create_time`)
VALUES (7, '四平东运行工区', '7', 'dlyc_sygq', 'N', '0', 'admin', now());
INSERT INTO `sys_dict_data`(`dict_sort`, `dict_label`, `dict_value`, `dict_type`, `is_default`, `status`, `create_by`, `create_time`)
VALUES (8, '德惠西运行工区', '8', 'dlyc_sygq', 'N', '0', 'admin', now());

INSERT INTO `sys_dict_type`(`dict_name`, `dict_type`, `status`, `create_by`, `create_time`)
VALUES ('变电异常信息处理情况', 'bdyc_clqk', '0', 'admin', now());
INSERT INTO `sys_dict_data`(`dict_sort`, `dict_label`, `dict_value`, `dict_type`, `is_default`, `status`, `create_by`, `create_time`)
VALUES (1, '已处理', '1', 'bdyc_clqk', 'N', '0', 'admin', now());
INSERT INTO `sys_dict_data`(`dict_sort`, `dict_label`, `dict_value`, `dict_type`, `is_default`, `status`, `create_by`, `create_time`)
VALUES (0, '未处理', '0', 'bdyc_clqk', 'N', '0', 'admin', now());



